-- table_01是你的实际表名。
-- excludeIP是排除 IP 的表名。
-- overconneinputdIPTable是存储连接数过多 IP 的表名。
-- ip0和ip1是你指定的初始 IP 值。

-- use mine_01;
WITH RECURSIVE 
excludeIP(exclude_ip) AS(
  SELECT 'ip20'  
  UNION ALL
  SELECT 'ip21' 
),  
temp_table as (
  SELECT ID , time, from_ip,to_ip, data 
   FROM table_01 
   left join excludeIP on (table_01.from_ip = excludeIP.exclude_ip  or table_01.to_ip = excludeIP.exclude_ip )
   WHERE 
          excludeIP.exclude_ip IS null   
),

distinct_temp_table as (
    SELECT 
    DISTINCT 
    from_ip,to_ip
  from temp_table
),

input as (from_ip,to_ip)(
SELECT 'ip0' ,'ip0'
 UNION ALL
 SELECT 'ip1' ,'ip1'
),


fir_res as(
    SELECT 
    DISTINCT 
    t.ID, t.time, t.from_ip, t.to_ip
           CASE WHEN         
             (t.from_ip = input.from_ip AND t.to_ip = input.to_ip) 
            OR (t.to_ip = input.from_ip AND t.from_ip = input.to_ip) 
          THEN 0 ELSE 1 END AS addtion_info
    FROM distinct_temp_table t
    JOIN   input ON t.from_ip = input.to_ip OR t.to_ip = input.from_ip
    WHERE input.addtion_info = 1 AND
          (SELECT COUNT(*) FROM distinct_temp_table sub WHERE sub.from_ip = t.from_ip OR sub.to_ip = t.from_ip) <= 10 
              
)





 
SELECT ID, time, from_ip, to_ip, data, from_pos, to_pos, level, addtion_info
FROM fir_res;




-- 使用WITH RECURSIVE语句定义递归查询：
-- 首先定义名为input的公共表表达式（Common Table Expression），它包含了递归查询的逻辑。
-- 在初始部分，从表table_01中选择满足from_ip为指定初始 IP 之一或to_ip为指定初始 IP 之一的记录，并计算初始的level（递归层级）为 1，
-- 以及根据 IP 是否在排除 IP 表中来确定addtion_info的值（用于标记该记录是否可继续用于递归）。
-- 在递归部分，从表table_01中选择新的记录，这些记录的from_ip与上一层级结果的to_ip相等或者to_ip与上一层级结果的from_ip相等。
-- 同时，进行一系列条件判断，确保新记录满足：addtion_info 为 1（即不是排除的 IP）、连接的 IP 数量不超过 5、新 IP 不在排除 IP 表中。并且计算新的level和addtion_info值。
-- 定义排除 IP 和连接数过多 IP 的临时表：
-- excluded_ips临时表通过从递归结果input中选择addtion_info为 0 的记录的from_ip和to_ip作为排除的 IP。
-- overconneinputd_ips临时表从递归结果input中选择连接数超过 5 的 IP（通过子查询计算连接数）。
-- 插入数据到排除 IP 表和连接数过多 IP 表：
-- 使用INSERT INTO语句将excluded_ips临时表中的排除 IP 插入到excludeIP表中。
-- 将overconneinputd_ips临时表中的连接数过多 IP 插入到overconneinputdIPTable表中。
-- 选择最终结果集：
-- 从递归结果input中选择所需的列（ID、time、from_ip、to_ip、data、from_pos、to_pos、level、addtion_info）作为最终的查询结果集。




